Rosa querida: Ah! como o nosso Deus tem sido bom...

Rosa querida:

Ah! como o nosso Deus tem sido bom para nós!...

O que Ele fez connosco!!!

Sorrio só ao pensar.

Obrigada por tanto carinho e amor cristão.
Desejo bençãos sem fim para si, para o querido Helder, para as meninas e a sua família.
Um abraço "á Eduarda"

Viviana