Obrigada, Dilita Correu bem a cirúrgia, embora co...

Obrigada, Dilita

Correu bem a cirúrgia, embora com alguns imprevistos.

A Inês etá umanto inquieta. Dorme e acorda com dores cada 5 minutos.

Já se esperava que assim fosse.

Descansamos no nosso Deus.
Um beijo
viviana