Viviana Que a menina não sofra muito,que a interv...

Viviana

Que a menina não sofra muito,que a intervenção tenha êxito,e que a espera por boas noticias não seja longa.
São as palavras que encontro para dizer o que lhe desejo.
Ainda um abraço da
Dília Maria.